MetSig

0 2 4 6 8 10

Events per 0.5

-2 10

-1 10

1

10

210

1

-1 CDF Run II Preliminary, 2.6 fb analysis in GMSB TE+γγ Data TE QCD with fake TE EWK with real Non-collision GMSB signal mass=140 GeV, lifetime<<1 ns 1 0 χ∼

Overflow Bin