)β tan(

38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42

2h_χΩ

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

0.18 0.2 0.22

(GeV) 0A -60 -40 -20 0 20 40 60

2h_χΩ

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

(GeV) 0m 200 210 220 230 240 250

2h_χΩ

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

(GeV) 1/2 m 330 340 350 360 370 380 390

2h_χΩ

0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16