1/2 / m 1/2 mδ

(GeV)

peak

effM

-0.04 -0.02 0 0.02 0.04

1220

1240

1260

1280

1300

1320

1340 1/2 / m 1/2 mδ

(GeV)

peak ττjM

-0.02 -0.01 0 0.01 0.02

320 340 360 380 0 / m 0mδ